LIBRARY LIFEHOOK

DESCRIPTION 'Life Saver - Input Hook Library
Copyright (c) 1993 by Larry Salomon, Jr.
All rights reserved.'

PROTMODE
STACKSIZE 0x8000
DATA SINGLE SHARED

EXPORTS
        LIFEINIT
        LIFETERM
